0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^0

10^1

10^2

D) Scaled Power Spectra -MB6 d=30

Frequency (Hz)

Timeseries’’ power spectral density (log)

No cleaning Soft Aggressive Only Nets Soft+Nets Aggressive+Nets Only -global Soft-global Aggressive-global

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

C) Power Spectra -MB6 d=30

Frequency (Hz)

No cleaning Soft Aggressive Only Nets Soft+Nets Aggressive+Nets Only -global Soft-global Aggressive-global

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10^0

10^1

10^2

B) Scaled Power Spectra -Standard d=30

Frequency (Hz)

No cleaning Soft Aggressive Only Nets Soft+Nets Aggressive+Nets Only -global Soft-global Aggressive-global

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

A) Power Spectra -Standard d=30

Frequency (Hz)

No cleaning Soft Aggressive Only Nets Soft+Nets Aggressive+Nets Only -global Soft-global Aggressive-global