\resizebox{0.95\textwidth}{!}{%shrink table to fit the page															
\begin{tabular}{@{}laarraarrr@{}}								
\toprule																					
Primer				&	150	&	150	&	300	&	300	&	450	&	450	&	600	&	600	&		Target		\\ \hline
Probe				&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{Lec	}	\\
Resolution	&	2,93	&	2,97	&	4,04	&	4,00	&	4,40	&	4,42	&	4,31	&	4,31	&				\\
Populations	&	0,0056	&	0,0040	&	0,0049	&	0,0073	&	0,0146	&	0,0136	&	0,0075	&	0,0133	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	150	&	150	&	300	&	300	&	450	&	450	&	600	&	600	&	\multirow{4}{2cm}{CruA}	\\
Resolution	&	2,78	&	2,73	&	3,08	&	3,14	&	3,12	&	3,10	&	3,15	&	3,09	&				\\
Populations	&	0,1366	&	0,1338	&	0,1179	&	0,1169	&	0,1240	&	0,1306	&	0,1089	&	0,1037	&				\\
Rain	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&				\\ \hline
Probe	&	90	&	90	&	180	&	180	&	270	&	270	&	360	&	360	&	\multirow{4}{2cm}{Hmg}	\\
Resolution	&	2,91	&	2,83	&	3,59	&	3,89	&	3,34	&	3,23	&	3,62	&	2,63	&				\\
Populations	&	0,0087	&	0,0091	&	0,0111	&	0,0112	&	0,0101	&	0,0095	&	0,0096	&	0,0091	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{Acp1}	\\
Resolution	&	1,63	&	1,59	&	2,44	&	2,46	&	2,92	&	2,90	&	3,00	&	3,23	&				\\
Populations	&	0,0148	&	0,0134	&	0,0163	&	0,0425	&	0,0600	&	0,0666	&	0,0864	&	0,0955	&				\\
Rain	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&	3	&				\\ \hline
Probe	&	90	&	90	&	180	&	180	&	270	&	270	&	360	&	360	&	\multirow{4}{2cm}{MON810}	\\
Resolution	&	2,18	&	2,00	&	2,62	&	2,29	&	2,97	&	3,32	&	2,99	&	2,84	&				\\
Populations	&	0,0036	&	0,0026	&	0,0049	&	0,0045	&	0,0064	&	0,0067	&	0,0062	&	0,0067	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	75	&	75	&	150	&	150	&	225	&	225	&	300	&	300	&	\multirow{4}{2cm}{TC1507}	\\
Resolution	&	2,07	&	1,98	&	3,03	&	2,99	&	3,27	&	3,05	&	3,10	&	2,66	&				\\
Populations	&	0,0250	&	0,0277	&	0,0258	&	0,0239	&	0,0247	&	0,0200	&	0,0241	&	0,0177	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{MON88017}	\\
Resolution	&	2,71	&	2,83	&	5,05	&	5,06	&	5,47	&	1,44	&	4,54	&	5,66	&				\\
Populations	&	0,0247	&	0,0275	&	0,0382	&	0,0357	&	0,0371	&	0,0098	&	0,0363	&	0,0429	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	3	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{MON1445}	\\
Resolution	&	2,29	&	1,24	&	3,27	&	3,43	&	3,75	&	3,94	&	4,49	&	4,21	&				\\
Populations	&	0,0001	&	0,0003	&	0,0014	&	0,0013	&	0,0011	&	0,0006	&	0,0014	&	0,0011	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{RRS}	\\
Resolution	&	1,62	&	1,63	&	2,97	&	3,04	&	3,23	&	3,24	&	2,69	&	3,65	&				\\
Populations	&	0,0058	&	0,0061	&	0,0141	&	0,0142	&	0,0094	&	0,0131	&	0,0121	&	0,0086	&				\\
percent rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	63	&	63	&	125	&	125	&	188	&	188	&	250	&	250	&	\multirow{4}{2cm}{MON88701}	\\
Resolution	&	3,89	&	3,94	&	5,56	&	5,88	&	6,92	&	6,39	&	6,73	&	6,66	&				\\
Populations	&	0,0096	&	0,0079	&	0,0093	&	0,0096	&	0,0125	&	0,0088	&	0,0104	&	0,0121	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{MON89788}	\\
Resolution	&	2,77	&	2,44	&	3,35	&	3,42	&	3,21	&	3,66	&	3,32	&	3,38	&				\\
Populations	&	0,0054	&	0,0104	&	0,0091	&	0,0118	&	0,0059	&	0,0043	&	0,0030	&	0,0039	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \hline
Probe	&	50	&	50	&	100	&	100	&	150	&	150	&	200	&	200	&	\multirow{4}{2cm}{GT73}	\\
Resolution	&	1,83	&	1,68	&	3,03	&	2,71	&	4,12	&	3,91	&	4,03	&	4,20	&				\\
Populations	&	0,0021	&	0,0017	&	0,0038	&	0,0059	&	0,0046	&	0,0055	&	0,0030	&	0,0036	&				\\
Rain	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&	2	&				\\ \bottomrule
\end{tabular}	
}%end of resizebox	