0 20 40 60 80 100 80 85 90 95 100 105 110 115

57 58 59 60 61 -50 0 50 100 150

200 250 300 350 a) b)

Young’s Modulus [kPa]

Number of Measurement

Extend Curve Retract Curve

Force [nN]

Distance [�m]