0 0.2 A/H1 0 0.2 0.4

A/H3

0.02

0 0.2 A/H1 0 0.05 0.1

B

0.27

0 0.2 A/H1 0 0.1 0.2

RSV

0.37

0 0.2 A/H1 0

0.05

PIV12

-0.08

0 0.2 A/H1 0 0.05 0.1

PIV3

-0.21

0 0.2 0.4 A/H3 0 0.2

A/H1

0.02

0 0.2 0.4 A/H3 0 0.05 0.1

B

0.29

0 0.2 0.4 A/H3 0 0.1 0.2

RSV

0.51

0 0.2 0.4 A/H3 0

0.05

PIV12

-0.14

0 0.2 0.4 A/H3 0 0.05 0.1

PIV3

-0.32

0 0.1 B 0 0.2

A/H1

0.27

0 0.1 B 0 0.2 0.4

A/H3

0.29

0 0.1 B 0 0.1 0.2

RSV

0.27

0 0.1 B 0

0.05

PIV12

-0.31

0 0.1 B 0 0.05 0.1

PIV3

0

0 0.2 RSV 0 0.2

A/H1

0.37

0 0.2 RSV 0 0.2 0.4

A/H3

0.51

0 0.2 RSV 0 0.05 0.1

B

0.27

0 0.2 RSV 0

0.05

PIV12

-0.12

0 0.2 RSV 0 0.05 0.1

PIV3

-0.47

0 0.05 PIV12 0 0.2

A/H1

-0.08

0 0.05 PIV12 0 0.2 0.4

A/H3

-0.14

0 0.05 PIV12 0 0.05 0.1

B

-0.31

0 0.05 PIV12 0 0.1 0.2

RSV

-0.12

0 0.05 PIV12 0 0.05 0.1

PIV3

-0.36

0 0.1 PIV3 0 0.2

A/H1

-0.21

0 0.1 PIV3 0 0.2 0.4

A/H3

-0.32

0 0.1 PIV3 0 0.05 0.1

B

0

0 0.1 PIV3 0 0.1 0.2

RSV

-0.47

0 0.1 PIV3 0

0.05

PIV12

-0.36