V1 V2 VP V3 V3A MT V4t V4 VOT MSTd PIP PO DP MIP MDP VIP LIP PITv PITd MSTl CITv CITd FEF TF AITv FST 7a STPp STPa 46 AITd TH

Source area

V1 V2 VP V3 V3A MT V4t V4 VOT MSTd PIP PO DP MIP MDP VIP LIP PITv PITd MSTl CITv CITd FEF TF AITv FST 7a STPp STPa 46 AITd TH

Target area

10^{−6}

10^{−4}

10^{−2}

10^0