130 M 140 M 150 M 160 M 170 M 180 M 190 M 200 M 210 M 220 M Overall Infected 0 M

1 M

2 M

3 M

4 M

Overall Mortality

90% Vaccine Efficacy (as in Figure 5) 95% Vaccine Efficacy 85% Vaccine Efficacy

95% Vaccine Efficacy

135 M 140 M 145 M 150 M 155 M 160 M 165 M Overall Infected 0 M

50 M

100 M

150 M

Number of vaccines

85% Vaccine Efficacy

200 M 205 M 210 M 215 M 220 M Overall Infected 0 M

50 M

100 M

150 M

Number of vaccines

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+